Folly Beach, SC

80˚ 15'W

80˚ 15'W

80˚ 00'W

80˚ 00'W

79˚ 45'W

79˚ 45'W

79˚ 30'W

79˚ 30'W

79˚ 15'W

79˚ 15'W

32˚ 15'N 32˚ 15'N

32˚ 30'N 32˚ 30'N

32˚ 45'N 32˚ 45'N

33˚ 00'N 33˚ 00'N

33˚ 15'N 33˚ 15'N

0 50 km

Charleston*

Side Scan Survey: 1-14 August, 1995

South Carolina

Mercator Projection Scale 1:1000000